CR      EQU	0DH
LF	EQU	0AH
BEL	EQU	07H

;    READ ONLY	=       R
;NOT READ ONLY	=	W
;    HIDDEN	=	H
;NOT HIDDEN	=	N
;    SYSTEM	=	S
;NOT SYSTEM	=	B

;READ_ONLY	EQU     00000001B
;HIDDEN		EQU	00000010B
;SYSTEM		EQU	00000100B

READ_ONLY	EQU     00000001B
HIDDEN		EQU	00000010B
SYSTEM		EQU	00000100B

FLE		EQU	00100000B	; = FILE
SBD		EQU	00010000B	; = SUBDIR
LBL		EQU	00001000B	; = LABEL

SERRMSG	DB	CR, LF, BEL, "Bad switch", CR, LF, '$'
ERRMSG	DB	CR, LF, BEL, "Bad filename", CR, LF, '$'
USEMSG	DB	CR, LF, "		Attr.com Target /Option"
	DB	CR, LF, ""
	DB	CR, LF, "		Ootion "
	DB	CR, LF, ""
	DB	CR, LF, "	/R	  Set Attrib Read Only"
	DB	CR, LF, "	/W	Reset Attrib Read only"
	DB	CR, LF, "	/H	  Set Attrib Hidden"
	DB	CR, LF, "	/N	Reset Attrib Hiddem"
	DB	CR, LF, "	/S	  Set Attrib System"
	DB	CR, LF, "	/B	Reset Attrib System",'$'
ATTRIB1	DB	CR, LF, "Read Only	", '$'
ATTRIB2	DB	CR, LF, "Hidden		", '$'
ATTRIB3 DB	CR, LF, "System		", '$'
LIST_F	DB	CR, LF, "	" , '$'
H_ON	DB	"[7;5mON[0m  $"
L_ON    DB	"ON  $"
H_OFF   DB	"[7;5mOFF[0m $"
L_OFF	DB	"OFF $"
TRG	DW	? DUP(1)
ATR	DW	01H, 02H, 20H, DUP(3)
